<template>
	<view class="container">
	<!-- 唤起上链公证签刷脸小程序提示文本 -->
	<view class="btn-content">
		<text>中间页唤起上链公证签刷脸小程序</text>
		<!-- 点击按钮跳转刷脸小程序 -->
		<button type="default" @click="goFaceAuth()">若未自动唤起，手动点击跳转刷脸小程序</button>
	</view>
	</view>
</template>

<script>
export default {
data() {
	return {
		bizToken: "", // 公证签业务 token
		redirectUrl: "", // 重定向地址
		goFaceDone: "" // 是否已自动跳转至公证签做人脸
	};
},
onLoad: function(option) {
	// 设置 bizToken 和 redirectUrl
	this.bizToken = option.bizToken;
	this.redirectUrl = option.redirectUrl;
	this.goFaceDone=false
	console.log('onLoad----this.goFaceDone',this.goFaceDone)
},
onShow: function(option) {
	console.log('this.goFaceDone',this.goFaceDone)

	// 自动请求跳转刷脸小程序
	if (!this.goFaceDone) {
		this.goFaceAuth()
		return
	}

	// 从公证签小程序返回判断刷脸结果
	const options = uni.getEnterOptionsSync();
	console.log('---options', options);
	if (
		options.scene === 1038 &&
		options.referrerInfo.extraData &&
		options.referrerInfo.extraData.faceResult
	) {
		// 刷脸成功跳转签署页面，并携带重定向地址
		uni.redirectTo({
			url: `/pages/webview/index?url=${this.redirectUrl}&type=face`,
			success: () => {},
			fail: (err) => {
				console.log('Failed to navigate back:', err);
			},
		});
	}
},
methods: {
	// 跳转刷脸小程序方法
	goFaceAuth() {
		this.goFaceDone = true;
		uni.navigateToMiniProgram({
		appId: 'wx1cf2708c2de46337',
		path: 'pages/face/index?bizToken=' + this.bizToken,
		success: (res) => {
			// 打开成功
			console.log('跳转成功,this.goFaceDone', this.goFaceDone);
		},
		fail(res) {
			// 打开失败
			console.log(res);
		},
		});
	},
	}
};
</script>

<style>
.container {
	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	height: 100vh; /* 可以根据实际需求设置容器高度 */
}

.btn-content {
	text-align: center;
}
</style>